0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

-2 -1 0 1 2 3 4 5

Figure 3: Comparison of IEI, AIDS Model, 1978 and 1986 1978, Homogeneity and Symmetry Imposed 1986, Homogeneity and Symmetry Imposed

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

-1 0 1 2 3 4 5

Figure 4: Comparison of IEI, AIDS Model, 1978 and 1986 1978, Homogeneity and Symmetry Relaxed 1986, Homogeneity and Symmetry Relaxed